ARCHCFLAGS	=	-DSYSVSTR -DI860_NODE -DSYSVBFUNC
ARCHDLIB	=
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB		=
HASRANLIB	=	f
PVM_ARCH	=	I860
AR_FRONT	=	ar
AR_NODE		=	ar860
CC			=	icc
